en	Reports
fr	Rapports

en	System monitoring and analysis reports
fr	Rapports de surveillance et d'analyse du système

en	Reports overview
fr	Vue d'ensemble des rapports

en	Report
fr	Rapport

en	No registered reports
fr	Aucun rapport enregistré

en	There are no reports registered in the system and default reports have been disabled.
fr	Il n'y a aucun rapport enregistré dans le système et les rapports par défaut ont été désactivés.

en	Open
fr	Ouvrir

en	Open %1s
fr	Ouvrir %1s

en	Record Statistics
fr	Statistiques de l'enregistrement

en	Shows database record statistics
fr	Affiche les statistiques des enregistrements de la base de données