en	Missing feed configuration
fr	Configuration du flux manquante

en	Please configure a feed URL to retrieve items from.
fr	Veuillez configurer une URL de flux pour récupérer des éléments.

en	Feed error
fr	Erreur de flux

en	The feed at "%1$s" could not be parsed.
fr	Le flux « %1$s » n'a pas pu être analysé.

en	No items to display
fr	Aucun élément à afficher

en	The feed at "%1$s" does not contain any items.
fr	Le flux «%1$s» ne contient aucun élément.