en	Site

en	Site identifier
fr	Identifiant de site

en	This site does not have a configuration, yet.
fr	Ce site n'a pas encore de configuration.

en	Add new site configuration for this site
fr	Ajouter une nouvelle configuration de site pour ce site

en	Edit site configuration
fr	Modifier la configuration du site

en	Delete site configuration
fr	Supprimer la configuration du site

en	Base URL
fr	URL de base

en	Unassigned site configurations
fr	Configurations de site non assignées

en	Duplicated Entrypoints
fr	Points d'entrée en doublon

en	The following entry points are used more than once:
fr	Les points d'entrée suivants sont utilisés plusieurs fois :

en	Duplicated root pages
fr	Pages racines dupliquées

en	The page with ID "%1s" is used in the following site configurations:
fr	La page avec l'ID "%1s" est utilisée dans les configurations de site suivantes :

en	Full URL prefix
fr	Préfixe complet d'URL

en	Renamed identifier
fr	Identifiant renommé

en	Given site identifier "%1s" already exists. It has been renamed to "%2s". Maybe you want to edit the site again and give it a better name.
fr	L'identifiant de site "%1s" existe déjà. Il a été renommé en "%2s". Peut-être que vous voulez modifier le site à nouveau et lui donner un meilleur nom.

en	Identifier not changed
fr	Identifiant non modifié

en	Given site identifier "%1s" already exists and points to a different site. The existing identifier "%2s" for this site is kept.
fr	L'identifiant de site "%1s" existe déjà et pointe vers un autre site. L'identifiant existant "%2s" pour ce site est conservé.

en	Site configuration not saved
fr	Configuration de site non sauvegardée

en	Field "%1s" is a required field, but no value has been provided.
fr	Le champ "%1s" est un champ requis, mais aucune valeur n'a été fournie.

en	Duplicate error code removed
fr	Doublon de code d'erreur supprimé

en	Two error handler configurations for error code "%1s" found. This would be an invalid configuration, the dangling one has been removed.
fr	Deux gestionnaires d'erreurs pour le code d'erreur "%1s" ont été trouvés. Cela provoquerait une configuration invalide, celui en trop a été supprimé.

en	Duplicate language configuration removed
fr	Doublon de configuration de langue supprimé

en	Two language configurations for language "%1s" found. This would be an invalid configuration, the dangling one has been removed.
fr	Deux configurations pour la langue "%1s" ont été trouvées. Ce serait une configuration invalide, celle en trop a été supprimée.

en	Edit Site Configuration "%s"
fr	Modifier la configuration du site « %s »